Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Terminologia NFAS

Comando necessario

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Output di esempio

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Se il controller è spento

Informazioni correlate

Introduzione

L'ISDN NFAS (Non-Facility Associated Signaling) consente a un singolo canale D di controllare più interfacce PRI (Primary Rate Interfaces). È possibile configurare un canale D di backup quando il canale D NFAS primario non funziona. Quando si configurano i controller T1 canalizzati per PRI ISDN, è necessario configurare solo il canale D primario NFAS; la sua configurazione viene distribuita a tutti i membri del gruppo NFAS associato.

Utilizzando un singolo canale D per controllare più PRI, un canale aggiuntivo su ciascuna interfaccia è libero di trasportare il traffico dati. Qualsiasi guasto del canale di segnalazione D principale determina il passaggio immediato al canale D di backup senza scollegare gli utenti attualmente connessi.

Nota: se si configura un canale D di backup, è possibile utilizzare solo 23 canali B sul controller T1 di backup perché il canale D sul backup non è disponibile. Pertanto, solo i T1 che non sono né primari né di backup possono avere 24 canali B disponibili. In questa configurazione, il controller T1 4/0 è il principale e ha 23 canali B disponibili, mentre il controller T1 4/1 è il backup e ha 23 canali B disponibili. I controller T1 5/0 e 5/1 dispongono ciascuno di 24 canali B disponibili.

Prerequisiti

Requisiti

I prerequisiti per NFAS sono i seguenti:

- NFAS è supportato solo con un controller T1 canalizzato e, di conseguenza, i controller T1 devono essere configurati anche per ISDN PRI prima di implementare NFAS. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di ISDN, consultare la pagina di supporto delle connessioni ISDN.

- Il router configurato per NFAS deve connettersi a uno switch 4ess, dms250, dms100 o di tipo ISDN nazionale.

Nota: NFAS non è supportato sugli switch di tipo primary-5ess. Per stabilire se è possibile configurare NFAS per la linea T1, rivolgersi al proprio provider di servizi o a Telco.

- NFAS deve essere configurato sullo switch ISDN della Telco.

- È necessario usare il software Cisco IOS® versione 11.3T o successive.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- La seguente configurazione è stata testata con un router Cisco 7507 con software Cisco IOS versione 12.0(5).

- Questa configurazione illustra come configurare quattro membri NFAS all'interno dello stesso gruppo. L'interfaccia NFAS primaria è T1 4/0 e il backup è T1 4/1. I controller T1 5/0 e 5/1 dispongono di 24 canali B

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Terminologia NFAS

Di seguito sono riportati i termini NFAS comunemente utilizzati.

- NFAS - Servizio ISDN che consente a un singolo canale D di controllare più PRI. L'utilizzo di un singolo canale D per controllare più PRI permette a un canale B su ciascuna interfaccia di trasportare altro traffico.

- 24 B channel interface - Gruppo di canali PRI configurato per non avere un canale D NFAS; tutti i 24 canali sono canali B. Questo T1 specifico utilizza il canale D configurato nel controller primario per la segnalazione.

- Gruppo NFAS - Raggruppamento di canali PRI (il gruppo di interfacce) sotto il controllo di un singolo canale D. Il gruppo di canali può includere tutti i canali ISDN su più controller T1.

Nota: è possibile configurare NFAS con membri in slot diversi sul router (ad esempio, i membri NFAS non sono limitati allo stesso slot o modulo). Inoltre, in un singolo chassis, sono supportati cinque gruppi NFAS. Nei casi in cui vengono utilizzati T1 di più provider, vengono spesso raggruppati per provider.

- Membro NFAS - PRI in un gruppo NFAS. Ad esempio, un gruppo NFAS potrebbe includere interfacce seriali 1/0:23, 1/1:23 e 2/0:23 se i controller T1 1/0, 1/1 e 2/0 sono configurati in un gruppo NFAS. Per visualizzare i membri di tutti i gruppi NFAS, utilizzare il comando show isdn nfas group in modalità di esecuzione privilegiata.

Comando necessario

Nota: i normali comandi di configurazione ISDN PRI non vengono visualizzati in questo documento. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di PRI ISDN, vedere la sezione Informazioni correlate.

pri-group timeslot 1-24 nfas_d funzione nfas_interface int_number nfas_group group_number

Questo comando di configurazione del controller assegna il controller T1 al gruppo NFAS e ne definisce la funzione all'interno del gruppo. Specificare i valori seguenti in base alle esigenze:

- funzione: la funzione che deve essere eseguita dal timeslot 24, principale, di backup o nessuno. Ogni gruppo NFAS deve avere un gruppo primario. Il router non richiede un backup, tuttavia la maggior parte delle implementazioni NFAS dispone di un canale D di backup. Contattare la sede locale per stabilire se è necessario configurare un canale D di backup per il gruppo NFAS. Gli altri controller possono essere configurati con none (nessuno), che indica il ventiquattresimo slot come canale B.

Nota: configurare i canali D principale e di backup esattamente come specificato dalla Telco. Un errore comune nella configurazione NFAS è quello di indicare erroneamente quale T1 è il server primario e quale è il backup.

- int_number - Valore assegnato dal provider di servizi e utilizzato per identificare in modo univoco il sistema PRI. I valori possibili variano da 0 al valore t1 più alto disponibile sul router, meno uno. Ad esempio, se il router dispone di 10 T1, il numero di interfaccia NFAS può essere compreso tra 0 e 9. L'interfaccia 0 deve essere assegnata al canale D primario e l'interfaccia 1 al canale D di backup.

Nota: in alcuni scenari in cui il programma di installazione di NFAS non utilizza un canale D di backup, non utilizzare la parola chiave nfas_interface 1 in quanto è riservata al canale D di backup. Configurare solo nfas_interfaces 0, 2, 3, 4 e così via.

Nota: quando si configurano più gruppi NFAS, l'interfaccia 0 deve essere assegnata a ciascun canale D primario e l'interfaccia 1 a ciascun canale D di backup, a condizione che si trovino in un gruppo_nfas diverso.

- group_number: identificatore univoco del gruppo sul router. Sul router possono esistere più gruppi NFAS. Ogni gruppo deve essere configurato con un controller primario e secondario.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Cisco 7507

!

!

Last configuration change at 13:07:00 cst Mon Jan 31 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable secret

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip host west 172.22.173.21

isdn switch-type primary-dms100

!--- Switchtype must be configured. !--- Contact your Telco for more information. !--- Primary T1 controller.

controller T1 4/0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d primary nfas_int 0 nfas_group 1

!--- Primary D channel, nfas interface 0 and member of group 1.

controller T1 4/1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d backup nfas_int 1 nfas_group 1

!--- Backup D channel, nfas interface 1 and member of group 1.

controller T1 5/0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 2 nfas_group 1

!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 2 and member of group 1.

controller T1 5/1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 3 nfas_group 1

!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 3 and member of group 1.

process-max-time 200

!

interface FastEthernet1/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache distributed

no ip mroute-cache

full-duplex

!

interface FastEthernet1/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache distributed

no ip mroute-cache

shutdown

!--- D channel for primary controller. !--- Note: Other D channels in the group are not seen. !--- All configuration changes made to the primary D channel propagate to all the NFAS group members.

interface Serial4/0:23

description primary d channel

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-dms100

isdn tei-negotiation first-call

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name C3620-EA-BCO

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp multilink

!

router eigrp 200

redistribute static

network 10.0.0.0

network 192.168.10.0

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

transport input none

line aux 0

password

login

modem InOut

stopbits 1

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

password

login

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show isdn status: verificare che il router comunichi correttamente con lo switch ISDN. Nell'output, verificate che lo stato del livello 1 sia ATTIVO e che venga visualizzato lo stato dello stato del livello 2 = MULTIPLE_FRAME_DEFINED.

- show isdn nfas group - Comando di esecuzione privilegiata per visualizzare i membri di un gruppo NFAS specificato o tutti i gruppi NFAS.

- show isdn service - Comando in modalità di esecuzione privilegiata per visualizzare lo stato e lo stato del servizio di ciascun canale ISDN. I canali D sono indicati come riservati. Questo comando può essere usato per verificare se i singoli canali sono disattivati o sono difettosi.

- show controller t1: visualizza lo stato del controller specifico per l'hardware del controller. Visualizza inoltre informazioni per la risoluzione dei problemi relativi al livello fisico e al livello di collegamento dati. In condizioni normali, l'output dovrebbe indicare che il controller è attivo e che non sono presenti allarmi.

Nota: verificare che la connessione T1 designata come principale dalla Telco e nella configurazione del router siano collegate alla porta corretta. Si è verificato un errore comune quando la linea T1 (cavi) collegata alla porta T1 principale del router è errata.

Output di esempio

Di seguito vengono riportati alcuni output del comando show dal router configurato con NFAS.

Di seguito è riportato un esempio dell'output del comando show isdn status:

Router#show isdn status

Global ISDN Switchtype = primary-dms100

ISDN Serial4/0:23 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Primary D channel of nfas group 1

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Primary D channel is active

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

!--- Layer 2 is established correctly

Layer 3 Status:

23 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 23

CCB:callid=0xA0B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=1

CCB:callid=0xA0C, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=3

CCB:callid=0xA0D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=4

CCB:callid=0xA0E, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=2

CCB:callid=0xA0F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=5

CCB:callid=0xA10, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=6

CCB:callid=0xA11, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=7

CCB:callid=0xA12, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=8

CCB:callid=0xA13, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=9

CCB:callid=0xA14, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=10

CCB:callid=0xA15, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=11

CCB:callid=0xA16, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=12

CCB:callid=0xA17, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=13

CCB:callid=0xA18, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=14

CCB:callid=0xA1B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=15

CCB:callid=0xA1C, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=16

CCB:callid=0xA1D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=17

CCB:callid=0xA1E, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=18

CCB:callid=0xA1F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=19

CCB:callid=0xA20, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=20

CCB:callid=0xA21, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=21

CCB:callid=0xA22, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=22

CCB:callid=0xA23, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=23

The Free Channel Mask:  0x80000000

ISDN Serial4/1:23 interface

dsl 1, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Backup D channel of nfas group 1

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x7E7FFB

ISDN Serial5/0:23 interface

dsl 2, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Group member of nfas group 1

Layer 1 & 2 Status Not Applicable

!--- NFAS member: D channel is used as B channel.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 2 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x0

ISDN Serial5/1:23 interface

dsl 3, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Group member of nfas group 1

Layer 1 & 2 Status Not Applicable

!--- NFAS member-channel is used as B channel.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 3 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000000

Total Allocated ISDN CCBs = 23

Nota: l'output show isdn status visualizza solo le informazioni relative al canale D per i controller primario e di backup. Inoltre, solo il canale D principale (Serial4/0:23) mostra ACTIVE e MULTIPLE FRAME DEFINED. Lo stato del canale D di backup (Serial4/1:23) viene visualizzato come DEACTIVATED e TEI_ASSIGNMENT.

L'output dello stato show isdn per il layer 1 e il layer 2 per il T1 5/0 e 5/1 è indicato come NON APPLICABILE in quanto il 24° canale (Serial5/0:23 e Serial 5/1:23) viene utilizzato come canale B.

Di seguito è riportato l'output del comando show isdn nfas group:

Router#show isdn nfas group 1

ISDN NFAS GROUP 1 ENTRIES:The primary D is Serial4/0:23.

The backup D is Serial4/1:23.

The NFAS member is Serial5/0:23.

The NFAS member is Serial5/1:23.

There are 4 total nfas members.

There are 68 total available B channels.

The primary D-channel is DSL 0 in state IN SERVICE.

The backup D-channel is DSL 1 in state OUT OF SERVICE.

The current active layer 2 DSL is 0.

Nota: l'output del gruppo show isdn nfas visualizza i membri del gruppo. L'output mostra che il controller 4/0 è il controller primario e il controller 4/1 è il backup. I controller 5/0 e 5/1 sono membri del gruppo e dispongono di 24 canali B.

L'output mostra anche il numero totale di membri NFAS e il numero di canali disponibili. Indica che il canale D primario è in servizio mentre il backup è fuori servizio.

Di seguito è riportato un esempio di output del comando show isdn service:

Router# show isdn service

PRI Channel Statistics:

ISDN Se4/0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 0

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se4/1:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 1

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se5/0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se5/1:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 3

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Router#

L'output del comando show isdn service visualizza i canali D per il primario e il secondario nello stato 3, che corrisponde a Reserved. I canali D degli altri membri si trovano nello stato 2, che indica che sono occupati e in uso come canali B. Lo stato 0 indica che il canale è disponibile.

Nota: in molti dispositivi (nella maggior parte dei casi server di accesso) lo stato del servizio per il canale D è 2, a indicare che il canale è fuori servizio. Si tratta di un problema cosmetico che non deve influire sulla connessione. Per verificare se il canale D funziona correttamente, usare il comando show isdn status come descritto in precedenza

Per i controller non designati come primari o di backup (5/0 e 5/1), verificare che il 24° canale sia nello stato Inattivo o Occupato. Non deve essere nello stato Riservato.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug:

- debug isdn q931 - Mostra la configurazione e la disinstallazione delle chiamate della connessione di rete ISDN (layer 3).

- debug isdn q921 - Mostra i messaggi del livello di collegamento dati (livello 2) sul canale D tra il router e lo switch ISDN. Utilizzare questo debug se il comando show isdn status non visualizza i livelli 1 e 2 verso l'alto.

Se il controller è spento

Cosa succede quando il controller appartenente a un gruppo NFAS viene chiuso? Tutte le chiamate attive sul controller di chiusura verranno cancellate e si verificherà una delle seguenti condizioni:

- Se il controller di chiusura è il controller primario e non è configurato alcun backup, tutte le chiamate attive sull'intero gruppo verranno cancellate.

- Se il controller di chiusura è il controller primario, il canale D attivo (IN SERVIZIO) si trova sul canale primario e viene configurato un backup, il canale D attivo passa al controller di backup.

- Se il controller di chiusura è il controller primario e il canale D attivo (IN SERVIZIO) è nel backup, il canale D attivo rimane nel controller di backup.

- Se il controller di chiusura è il backup e il canale D attivo è incluso nel backup, il canale D attivo passa al controller primario.

Nota: il cambio di canale D attivo tra controller primario e di backup si verifica solo quando uno dei collegamenti non riesce e non quando il collegamento viene attivato.

Informazioni correlate

- Configurazione di ISDN NFAS

- NFAS con backup del canale D

- Configurazione di ISDN PRI

- Risoluzione dei problemi di T1 Layer 1

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems