Objetivo

O Cisco ProtectLink Web é uma medida de segurança que bloqueia spam, conteúdo indesejado e spyware. Isso é útil ao usar a Internet. Antes de seu navegador visitar um URL, a Web do Cisco ProtectLink verifica o site e bloqueia qualquer ameaça à segurança.

Um recurso da Web Cisco ProtectLink é que um usuário pode criar uma lista de URLs aprovados. A proteção da Web para URL é um recurso que ajuda a bloquear o acesso a sites com base em categorias predefinidas. Este artigo explica como configurar a Proteção da Web para URL em RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV082

Versão de software

•v4.2.2.08

Filtro de URL

Note: Antes de iniciar a configuração, verifique se o acesso ProtectLink está ativado no dispositivo. Siga as etapas mencionadas no documento ProtectLink Web Registration and Ativation on the RV082 VPN Routers para ativar o ProtectLink.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Cisco ProtectLink Web > Web Protection. A página Proteção da Web é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable URL Filtering para ativar a filtragem de URLs.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Horário comercial das categorias e subcategorias que você gostaria de bloquear durante o horário comercial. Para exibir as subcategorias, clique no + botão ao lado de uma categoria. O horário comercial é definido na seção Configurações do horário comercial.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Horas de lazer das categorias e subcategorias que você gostaria de bloquear durante o horário de lazer. As horas de lazer são definidas como qualquer tempo fora do horário comercial especificado.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para desfazer as alterações.

Configurações de horário comercial

Role para baixo até a seção Business Hour Setting na página Web Protection, aqui você pode determinar quais horas são consideradas horário comercial e quais horas são consideradas horas de lazer. Qualquer hora não considerada horário comercial será considerada hora de lazer.

Etapa 1. No campo Dias Úteis, escolha os dias aos quais deseja aplicar os filtros de URL de hora comercial.

Etapa 2. No campo Business Times, clique no botão de opção que corresponde ao método que você gostaria de usar para determinar o horário comercial. As opções disponíveis são:

Todos os dias (24 horas) — Aplique a filtragem de horário comercial para o dia inteiro.

Especificar Horário Comercial — Defina manualmente o período para o qual a filtragem de horário comercial se aplica.

Etapa 3. Se Especificar horário comercial for escolhido, marque a caixa de seleção Manhã e escolha as horas De e Para nas listas suspensas para especificar as horas comerciais da manhã. Marque a caixa de seleção Tarde e escolha as horas De e Para nas listas suspensas para especificar as horas comerciais da tarde.

Etapa 4. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para desfazer as alterações.

Web Reputation

O Web Reputation ajuda a evitar ameaças contra sites potencialmente mal-intencionados. Ele verifica os sites do banco de dados Cisco ProtectLink Web Security.

Etapa 1. Marque a caixa de seleção Habilitar Web Reputation para habilitar o Web Reputation.

Etapa 2.  Role para baixo até o campo Web Reputation e clique no botão de opção do nível de segurança apropriado.

Alta - Esta opção bloqueia um número maior de sites potencialmente mal-intencionados, mas também tem uma maior incidência de falsos positivos (sites legítimos classificados como mal-intencionados).

Médio - Esta opção bloqueia a maioria dos sites potencialmente mal-intencionados e tem uma menor incidência de falsos positivos. Medium (Média) é a configuração recomendada.

Baixo - Esta opção bloqueia menos sites potencialmente mal-intencionados e, portanto, reduz o risco de falsos positivos.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para desfazer as alterações.

Controle de excesso de URL

No campo Controle de Estouro de URL, você pode determinar a ação a ser tomada quando há mais solicitações de URL que o serviço pode lidar.

Etapa 1. Clique no botão de opção correspondente à ação que você deseja que o ProtectLink execute em caso de estouro. As opções disponíveis são:

Bloquear temporariamente solicitações de URL — Essa é uma configuração recomendada e padrão que bloqueia todas as solicitações de URL até que as solicitações sejam processadas.

Ignorar temporariamente a verificação de URL para URLs solicitadas — Esta opção permite que todas as solicitações sejam passadas sem verificação. Esta configuração não é recomendada.

Etapa 2. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para desfazer as alterações.